2 3 4 5 6

> 0.9} ηΔ {EP, 2v

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6_{He}3_{He +}3 20% − 0 40% − 20 PRC 98, 054905 (2018) iEBE-VISHNU + Coalescence 20% − 0 40% − 20

ALICE = 5.02 TeV NNs Pb, −Pb < 0.8 η

)c (GeV/ Tp 2 3 4 5 6 model − Data

0.05 − 0 0.05 0.1 0.15